-- =============================================
-- 员工柜员号优化 - 数据库表结构修改
-- 日期: 2026-02-05
-- 说明: 移除teller_no字段,将employee_id改为7位数字柜员号(非自增)
-- =============================================

USE ccdi;

-- 1. 删除 teller_no 字段
ALTER TABLE ccdi_employee DROP COLUMN teller_no;

-- 2. 修改 employee_id 为非自增
ALTER TABLE ccdi_employee MODIFY employee_id BIGINT(20) NOT NULL;

-- 3. 更新字段注释
ALTER TABLE ccdi_employee MODIFY COLUMN employee_id BIGINT(20) NOT NULL COMMENT '员工ID(柜员号,7位数字)';

-- 4. 验证表结构
DESC ccdi_employee;

-- 5. 验证索引
SHOW INDEX FROM ccdi_employee;
