-- 修复员工招聘历史工作经历表排序规则漂移
-- 目标：
-- 1. 将 ccdi_staff_recruitment_work 统一为 utf8mb4 / utf8mb4_general_ci。
-- 2. 消除与 ccdi_staff_recruitment 在 recruit_id 关联时的排序规则冲突。

ALTER TABLE `ccdi_staff_recruitment_work`
    CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
