-- 修复 ccdi 数据库默认字符集与排序规则
-- 目标：将数据库默认字符集统一为 utf8mb4，默认排序规则统一为 utf8mb4_general_ci

ALTER DATABASE `ccdi`
    CHARACTER SET = utf8mb4
    COLLATE = utf8mb4_general_ci;
